fr	An authentication exception occurred.
fr	Une exception d'authentification s'est produite.

fr	Authentication credentials could not be found.
fr	Les identifiants d'authentification n'ont pas pu être trouvés.

fr	Authentication request could not be processed due to a system problem.
fr	La requête d'authentification n'a pas pu être executée à cause d'un problème système.

fr	Invalid credentials.
fr	Identifiants invalides.

fr	Cookie has already been used by someone else.
fr	Le cookie a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre.

fr	Not privileged to request the resource.
fr	Privilèges insuffisants pour accéder à la ressource.

fr	Invalid CSRF token.
fr	Jeton CSRF invalide.

fr	No authentication provider found to support the authentication token.
fr	Aucun fournisseur d'authentification n'a été trouvé pour supporter le jeton d'authentification.

fr	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
fr	Aucune session disponible, celle-ci a expiré ou les cookies ne sont pas activés.

fr	No token could be found.
fr	Aucun jeton n'a pu être trouvé.

fr	Username could not be found.
fr	Le nom d'utilisateur n'a pas pu être trouvé.

fr	Account has expired.
fr	Le compte a expiré.

fr	Credentials have expired.
fr	Les identifiants ont expiré.

fr	Account is disabled.
fr	Le compte est désactivé.

fr	Account is locked.
fr	Le compte est bloqué.

fr	Too many failed login attempts, please try again later.
fr	Plusieurs tentatives de connexion ont échoué, veuillez réessayer plus tard.

fr	Invalid or expired login link.
fr	Lien de connexion invalide ou expiré.

fr	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
fr	Plusieurs tentatives de connexion ont échoué, veuillez réessayer dans %minutes% minute.

fr	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
fr	Plusieurs tentatives de connexion ont échoué, veuillez réessayer dans %minutes% minutes.